IDEMIMAR_HATCH_FILE
DUVAR
DEFAULT_SCALE
1
LINE
0
0
1
0
LINE
0
0.25
1
0.25
LINE
0
0.5
1
0.5
LINE
0
0.75
1
0.75
LINE
0.25
0
0.25
0.25
LINE
0.75
0
0.75
0.25
LINE
0
0.25
0
0.50
LINE
0.5
0.25
0.5
0.5
LINE
0.25
0.5
0.25
0.75
LINE
0.75
0.50
0.75
0.75
LINE
0
0.75
0
1
LINE
0.5
0.75
0.5
1
